LIBRARY     MUSCROLL
DESCRIPTION 'MicroScroll Custom Control, Kraig Brockschmidt'
EXETYPE     WINDOWS
CODE        MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS    _WEP           FIXED    PRELOAD
            _TEXT          MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
            _INIT          MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
            _MUSCROLL      MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
            _MSAPI         MOVEABLE DISCARDABLE
            _PAINT         MOVEABLE DISCARDABLE
            _CTLDLG        MOVEABLE DISCARDABLE
            _DATA          MOVEABLE PRELOAD

HEAPSIZE    4096

EXPORTS     WEP                @1 RESIDENTNAME

            HCtlInfo           @2     ;Do Not Change
            FShowCtlStyleDlg   @3     ;Do Not Change
            WTranslateCtlFlags @4     ;Do Not Change
            MicroScrollWndProc @5     ;Do Not Change
            FCtlStyleDlgProc   @6     ;Do Not Change

            MSHwndAssociateSet @7
            MSHwndAssociateGet @8
            MSDwRangeSet       @9
            MSDwRangeGet       @10
            MSWCurrentPosSet   @11
            MSWCurrentPosGet   @12
            MSFNoPegScrollSet  @13
            MSFNoPegScrollGet  @14
            MSFInvertRangeSet  @15
            MSFInvertRangeGet  @16
            MSCrColorSet       @17
            MSCrColorGet       @18
